OUVERT POUR VOS FETES DE FIN D’ANNEE

Afin de vous garantir un meilleur service pour vos fêtes de fin d’année, la CAVE est ouverte à TOUS: jeudi & Vendredi 14h30 à 19h00 Samedi 30 Décembre en continu: 10h00 à 16h00 Dimanche 31 Décembre en continu: 10h à 16h00 A votre service,